MIDAS version: 07FEB

Tu, 03 Apr 2007 05:30:50

Frame : thorium2.bdf Identifier : ITT-table : none... Coordinates : 1, 1 : 1528, 1018 Pixels : 1, 1 : 590, 390 Cut values : 0, 3978.39 User : lapguest

ESO-MIDAS(07FEB); Tu, 03 Apr 2007 05:30:50

1 1528

1018